Platine

Contents

1 Introduction 1 2 Modèle conceptuel des traitements 1 2.1 In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.2 Out . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.3 Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Implementation 1

1 Introduction

Cette page décrit le traitement ’platine’ faisant partie de l’activité ’executors’. Le but de ce traitement est d’exécuter les ordres à destination de la platine.

2 Modèle conceptuel des traitements

2.1 In

Ce traitement est appelé par l’évènement :

• platine-executor-orders en provenance du traitement translator

2.2 Out

Le traitement engendre les évènement : • orders à destination de la platine

2.3 Data

A priori, ce traitement lit la configuration des équipements ? • in : Objet configuration

3 Implementation

La couche enx prévoit l’insertion de ce traitement sous forme de module compilé.