CPCI

Table des matières

1 Introduction 1

2 État des lieux (avant les patchs) 1 2.1 Procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.2 Résultats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.3 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

3 Mapping depuis le second slot (patch 1) 3

4 Mapping derrière le second bridge (patch 2) 3

5 État des lieux (après les patchs) 4

6 Nouveau code source shl-3.2.3 5

7 Carte rio sur le second segment (patch petit nicolas) 6

1 Introduction

Cette section décrit le fonctionnement des éléments à notre dispositions, qui s’articulent tous autour du bus compact-pci.

• Des châssis (plus communément appelés ’fond de panier’ ou ’backplane’) compact pci 21 slots. Les bus cpci ne peuvent pas excéder 8 éléments. Aussi il s’agit de 3 châssis de 7 slots reliés par le biais de bridges. Ils sont de la marque schroff. Voici la documentation que j’ai trouvé.

• Des cartes contrôleur (documentation). Il s’agit de cartes équipées d’un processeur power pc et sur lesquelles tourne un Os Linux From Scratch. Ces cartes contrôleurs sont identiques et donc interchangeables. Le bios PPCMon (power pc monitor) est un shell donnant accès à des outils de diagnostique et de configuration. Ce bios est accessible via un lien série.

Durant la phase de configuration du bus (p593) il y a ’adressages géographiques’ (par slots) afin de déterminer des adresses qui seront ensuite utilisées vie ’adressage physique’. Cette phase d’initialisation consiste à lire et à compléter les premiers registres de chaque carte pci que l’on nomme le bar (p353) :

• Device ID et Vendeur ID (on utilise celui du Cern) Ils servent à connecter la carte via le driver générique pci.

• Subsystem ID et Vendeur ID Ils peuvent éventuellement venir compléter la recherche précédente.

• Base Address [0-5] (plages de mémoires. Par exemple sur les cartes FIFO il y a 2 plage : une de 128k et l’autre de 8k). Contient initialement le nombre de mémoire à allouer Est écrasé avec l’adresse affectée.

En fait, le terme ’master’ désigne la carte qui est à l’initiative de l’échange. Le bus pci ne peut avoir qu’un seul arbitre et il semble qu’il y ait une confusion des rôles qu’il va falloir éclaircir.

2 État des lieux (avant les patchs)

Par défaut, la carte contrôleur installée dans le premier slot du châssis (celui le plus à droite) est configurée comme master. Le deuxième contrôleur, installé dans n’importe quel autre slot sera alors définit en tant qu’esclave.

2.1 Procédure

Sur le contrôleur master la commande diag cpci nous permet de voir : • l’adresse mémoire à laquelle les cartes esclaves pourront accéder à la mémoire du master.

• Le numéro des slots sur lesquels se trouvent les cartes esclaves. Sur le contrôleur slave la commande diag cpci nous permet de voir :

• l’adresse mémoire à laquelle les autres cartes pourront accéder à la mémoire du contrôleur esclave.

• Le numéro du slots sur lesquels se trouve le contrôleur esclaves.

Remarque : le numéro localisant le contrôleur esclave retourné par les 2 contrôleurs ne correspond pas.

On peut tester l’accès mémoire de chacun des contrôleur. Lecture de la mémoire du master de le contrôleur slave :

master> pm.l 0
        ...
                              slave> dm.l <adresse master>

Lecture de la mémoire du slave de le contrôleur master.

                              slave> pm.l 0
                              ...
master> dm.l <adresse slave>

2.2 Résultats

La mémoire est indiqué en millions. Lorsqu’un chiffre figure (40, 42, 44...) cela signifie que la mémoire est indiqué explicitement et qu’elle est accessible par l’autre carte contrôleur conformément aux procédures décrites ci-dessus.

Numérotation des slots :

n. de droite à gauche 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

numérotation master 9 A B C D E F 6 5 4 3 2 numérotation slave 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6

Adresses mémoire affectées avec 2 cartes contrôleur en fonction de l’emplacement choisi pour la carte slave :

slot slave 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 aucun

adresse master 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 42 42 42 42 42 40 adresse slave 42 42 42 42 42 42 42 40 40 40 40 40

Adresses mémoire affectées avec 2 cartes contrôleur et jusqu’à 2 cartes fifo :

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 aucun

F 40 40 F 42 F 40 F 42 F 40 42 40 F F 42 F 40 F 42 F F 40 42 40 F F 44 40 F 44 42 F 40

Figure 1 : représentation du châssis 21 slots

2.3 Conclusion

• On peut penser que les numéro de slot master et slave discordent mais n’empêchent pas les cartes de communiquer.

• Les cartes contrôleur sont interchangeables sans que les adresse master et slave changent.

• Les contrôleurs slave sur les slots 14 à 21 peuvent accéder à la mémoire master mais pas l’inverse.

• Les adresses mémoires affectées change en fonction de la disposition des cartes sur le châssis.

S’agit-il de bridge transparents ou non ?

3 Mapping depuis le second slot (patch 1)

Nous souhaitons que la carte contrôleur qui n’est pas dans le premier slot puisse récupérer les ressources de configuration cPCI.

• Patcher le noyau. Étrangement, il n’y a pas de soucis avec le problèmes annoncé. Cf le mail de Rupert :

Normally the CES-provided kernel will only enumerate if it detects itself
as system slot. However this can be changed easily in the file
arch/powerpc/platforms/cesrio/pci.c, by writing a 1 into
cpci_cfg->sys_slot in the function rio_find_bridges, before the loop where
rio_init_pci_bus() is called. We may plan to make this configurable in the
next release.

Because normal linux PCI device drivers occupy all devices they find,
it would lead to problems if the same device is found by two rios. This
is the reason why only the master slot enumerates.

To work around that problem, newer SugarHat releases (I think since 3.2.0 or
3.2.1) support filtering PCI slots, in a way that they are invisible to the
operating system. We have implemented this for other boards
with two processors, but is should be also usable in your case.

• Compiler puis booter le noyau avec l’extension -shl-3.2.1 car elle est vérifiée lors du chargement des drivers papat26*.

• Compiler puis charger le module xpc et xpc_dma

$ telnet 192.168.1.158
# cd /usr/src/xpc/driver
# make
# make install
# depmod -r
# modprobe -l
# modprobe xpc
# ls /proc/bus/xpc/
cpci lpci xpci
# modprobe xpc_dma

• Charger les modules

# insmod /home/camera/modules/papat26_dat.ko
# insmod /home/camera/modules/papat26_slc.ko

Attention : les fond de tiroirs PCI peuvent recevoir des cartes des 2 côtés. On peut endommager les cartes en les branchant dans un slot libre faisant face à un slot occupé.

4 Mapping derrière le second bridge (patch 2)

Les derniers slots ne sont pas mappés. Cela ce voit par l’absence des allocation mémoires énumérées par la commande lspci -vv. Ici, la 3ème carte n’es pas mappée :

# lspci -vv
0001:80:0b.0 Class 1180: 10dc:2ccc
        Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping+ SERR- FastB2B-
        Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Interrupt: pin A routed to IRQ 32
        Region 0: Memory at 0000000042000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        Region 1: Memory at 0000000042100000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]

0001:80:0e.0 Class 1180: 10dc:2ddd
        Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping+ SERR- FastB2B-
        Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Interrupt: pin A routed to IRQ 29
        Region 0: Memory at 0000000042200000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
        Region 1: Memory at 0000000042300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]

0001:88:0c.0 Class 1180: 10dc:2ccc
        Control: I/O- Mem- BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping+ SERR- FastB2B-
        Status: Cap- 66Mhz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
        Interrupt: pin A routed to IRQ 31

Voici le patch de rupert. Il faut extraire l’archive directement dans les sources du noyau.

5 État des lieux (après les patchs)

Détails de la commande lspci :

# lspci
00:01.0 Class 0200: 1022:2000 (rev 44)
00:02.0 Class 0200: 8086:1008 (rev 02)
0001:20:04.0 Class 1180: 10dc:2bbb
0001:20:08.0 Class 0604: 3388:0026 (rev 04)
0001:80:08.0 Class 0604: 3388:0026 (rev 04)
0001:80:0e.0 Class 1180: 10dc:2aaa

La commande lspci fournit les détails suivants :

• bus et slot : [0001] :bb :ss.O

• class : xxxx

• id : xxxx :xxxx

• identifiant : xxxx:xxxx

id carte 3388 :0026 bridge 1022 :2000 ctrl slot1 8086 :1008 ctrl slot2 (vu depuis ctrl1) 10d9 :4065 ctrl slot2 (vu depuis ctrl2) 10dc :2aaa slow controle 10dc :2bbb fifo data 10dc :2ccc triger 10dc :2ccc triger management

• domaine et bus [dddd]:bb:xx.O

domaine : rien=LPCI, 0001=CPCI bus :

00 domaine LPCI (premier segment) 20 1er segment 80 2ème segment (derrière le 1er bridge) 88 3ème segment (derrière le 2ème bridge)

• slot [0001]:xx:ss.O

Le châssis est composé de 3 segments de 7 slots numérotés différemment : de 0x01 à 0x07 1er segment de 0x0f à 0x09 2ème segment (derrière le 1er bridge) de 0x0f à 0x09 3ème segment (derrière le 2ème bridge)

remarque : le bridge est affecte au slot 8 que ce soit pour le premier ou le deuxième segment. remarque : on obtient le même chiffrage a partir du premier slot que ce soit sur un châssis de 14 ou de 21 slots.

PCI-TREE
LPCI Bridge BUS 0x00
   0000:00:01.0
   0000:00:02.0
CPCI Bridge BUS 0x20
   0001:20:01.0
   ...
   0001:20:07.0
      0001:20:08.0 BUS 0x80
        0001:80:08.0 BUS 0x88
           0001:88:09.0
           ...
           0001:88:0f.0
        0001:80:09.0
        ...
        0001:80:0f.0

Figure 2 : liste des devices par Linux

6 Nouveau code source shl-3.2.3

• don’t boot

Please try to append "cpci_full_enum" to the boot_line. I had to
disable this feature by default because it is not useful to all
customers.

> By using the new kernel source, I cannot boot on the first slot, with or
> without a second controller card in the second slot. However there is no
> problem booting on the second slot.

• mapping pci

Please try the file in the attachment. It replaces arch/powerpc/kernel/pci_32.c.

> ’lspci -vv’ shows :
> Region 0: Memory at <ignored> (32-bit, non-prefetchable)

• 2 Processeurs sur les slots 1 et 2 :

Lorsqu’il y a des cartes au delà du premier segment, il faut ajouter cpci_full_enum aux paramètres du noyau du processeur en slot 1.

• 2 Processeurs sur les slots 1 et 2 avec un châssis 14 slots :

Les cartes ne charge pas leur firmware et clignotent tous les deux en bleu.

• 2 Processeurs sur les slots 1 et 8 :

Il faut recompiler le noyau en commentant le slot 8 dans le fichier arch/powerpc/platforms/cesrio/rio3Resources.cesRT. Le résultat est que le processeur en slot 1 ne peut plus franchir le premier bridge.

7 Carte rio sur le second segment (patch petit nicolas)

Code ajouté au fichier arch/powerpc/platforms/cesrio/pci.c :

/***** Add for Hess2 *****/

static int slaveInsertedOnSecondSegment = 0;
static int __init parse_slaveInsertedOnSecondSegment(char *arg)
{
        slaveInsertedOnSecondSegment = 1;
        return 0;
}
early_param("seg_2", parse_slaveInsertedOnSecondSegment);

static void fixup_hess2_enable2ndBridge(struct pci_dev *dev) {
  if (slaveInsertedOnSecondSegment){
    printk("RIO_PCI: %s call by slave rio on 21 slot crate\n", __func__);

    pci_slot_info[2][1].visible=1; // enable device
  }
}
DECLARE_PCI_FIXUP_EARLY(0x8086, 0x1008, fixup_hess2_enable2ndBridge);

static void fixup_hess2_dontMapSlave(struct pci_dev *dev) {
  printk("RIO_PCI: %s call by master rio on 21 slot crate\n", __func__);

  dev->class = PCI_CLASS_NOT_DEFINED; // don’t map device
  dev->hdr_type = 3; // free device
}
DECLARE_PCI_FIXUP_EARLY(0x10d9, 0x4065, fixup_hess2_dontMapSlave);

/* end Add for Hess2 *****/

• Modifications du comportement du noyau :

– L’esclave inséré sur le segment 2 est capable de voir le second bus (utile seulement si des cartes sont présentes sur le 3ème segment).

– Le maître ne mappe plus la carte esclave afin de voir les même carte que l’esclave a partir du deuxième segment.

• Résultats :

– non régression : le châssis fonctionne (comme avant) avec les 2 rios dans les premiers slots.

– Les 2 premiers segments du châssis fonctionnent (drivers, big et zora) bien avec l’esclave sur le second segment.

– Il semble que le 3ème segment soit correctement mappe lorsque l’esclave boot avec au moins une seconde de retard sur le second segment. Cependant, cela frise parfois complètement le maître lors du montage NFS ou du login.

– rq : les interruption ne sont pas convenablement reparties.

– rq : les cartes du 2ème segment sont numérotées dans le sens oppose par les 2 rios : il ne vaut mieux pas y melanger les types de cartes “a” et “b”.

• Tests :

– l’esclave “B” boot une seconde apres le maitre “A”. – le maitre “A” charge le driver des cartes “a”. – l’esclave “B” charge le driver des cartes “b”. – Tests de non regression :

∗ options du noyau de la rio maitre :

boot_line : cpci_full_enum

∗ options du noyau de la rio esclave :

boot_line : ip=:::::eth1 cpci_full_enum

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 b b b b a a B A a b b b b a B A a b b b b a B A a b b b b B a A b b a b B b a A

• – Tests pour la camera 20 tiroirs :

∗ options du noyau de la rio maitre :

boot_line : cpci_full_enum

∗ options du noyau de la rio esclave :

boot_line : ip=:::::eth1 cpci_full_enum seg_2

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 b B a A b B a A b B a A b B a A b B a A b B a A b B a A

• – Tests pour la grande camera :

∗ options du noyau de la rio maitre :

boot_line : cpci_full_enum

∗ options du noyau de la rio esclave :

boot_line : ip=:::::eth1 cpci_full_enum seg_2

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 b b b B a a A b b b b B a a A b b b b B a a A b b b b B a a A b b b b B a a A b b b b B a a A b b b B b a a A b b B b b a a A b b B b b a a A b B b b b a a A B b b b b a a A B b b b b a a A a B b b b b a A a b b b b B a A a b b b b B a A b b b b B a a A a b b b b B a A

• – Cas douteux :

∗ options du noyau de la rio maitre :

boot_line : cpci_full_enum

∗ options du noyau de la rio esclave :

boot_line : ip=:::::eth1 cpci_full_enum seg_2

21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 a b b b b B a A