Corba

Table des matières

1 Introduction 1

2 Deamon omniNames 1

1 Introduction

Le serveur corba simule un bus logiciel interfaçable avec les langages C++ et Python. La jointure entre les clients/serveurs se fait via le serveur de nom omniNames.

2 Deamon omniNames

$ nameclt list roche
ctrlSecurity

$ nameclt unbind roche/ctrlSecurity
$ nameclt remove_context roche

Ne pas redémarer le deamon (sauf si personne n’utilise corba) !

# /etc/init.d/omniNames restart
Stopping omniNames [ OK ]
Starting omniNames [ÉCHOUÉ]

Il faut supprimmer ces fichier pour pouvoir redémarer le serveur :

/var/omninames:
-rw-r--r-- 1 root root 92678 jan 23 2007 omninames-lpnp90.in2p3.fr.bak
-rw-r--r-- 1 root root 92678 mai 19 14:32 omninames-lpnp90.in2p3.fr.log

/var/omniNames:
-rw-r--r-- 1 omni omni 548 mai 19 14:32 error.log
-rw-r--r-- 1 omni omni 40 mai 19 14:32 omninames-lpnp90.in2p3.fr.bak
-rw-r--r-- 1 omni omni 40 mai 19 14:32 omninames-lpnp90.in2p3.fr.log