Nom du projet HESS2 Le groupe du projet HESS Responsable scientifique du projet Pascal Vincent

fiche de route et suivi des taches

• Les milestones ("jalons") avec les deadlines Démon Led avec interface Corba fait Connectique cPCI : co-habitation maitres pci, bridges et gigabit fait Implémentation du serveur Bunny proto pour le LAPP Implémentation du serveur Big en cours Implémentation du serveur Zora JF Implémentation du serveur Emilie JF Basculer le serveur de boot fait Controlleur Corba du chassis sécurité proto pour le LAPP Banc de test pour le local module fait Mise à jour des postes et serveurs sous Fedora7 à faire

• Liste de vos taches à faire (avec échéance éventuelle) Disposer une carte controlleur au delà du 1er bridge pci sur le châssis 21 slots en attente Uniformiser les automates avec le “Array Manager” en cours Basculer le serveur de boot fait Code C de la gestion des alims et slow contôlre en cours Accusé de réception sur mise à jour des commandes Drawers en cours Intérogation du GPS via Big en cours Watchdog sur Zora en attente GPIO via le serveur de console en attente

• Liste de vos taches faites

Démon Led Cross-compilateur arm sous debian Serveur de socket sur carte arm Serveur Corba en python + GUI. Connectique cPCI Mapper les cartes pci depuis le second slot du chassis Flashage EPROM de la carte ethernet gigabit et mesure des débits Cross-compilateur ppc Franchir le 2ème bridge pci sur le châssis 21 slots Banc de test pour le local module Prototype pour le LAPP Serveur Bunny Controlleur sécurité Corba en C++ + GUI

• Difficultés éventuelles rencontrées

Localisation des picots utilisables pour les gpio Adresses ip clientes inutilisables pour les montages nfs Travail supplémentaire pour adapter le code du LAPP GPS non interrogeable si mal initialisé (=> antenne ok).

• Les formations

vaccins hépatite A et typhoïde fait le 7/4/9

• Vos prochaines réunions/missions du projet Le mardi à 10H30 tous les 15 jours.