Contacts

Table des matières

1 Présents 1 2 Résumé 1 2.1 Photo-multiplicateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.2 Câblage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.3 Électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.4 Informatique Online . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.4.1 Big . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.4.2 Emilie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.4.3 Zora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.5 Informatique Offline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2.6 Environnement de test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 Urgence 2 4 Point critique 3 5 Dates essentielles 3

1 Présents

Richard R., Francois L., Emmanuel H., Nicolas R., Francois T., Mathieu de N., Patrick N., Jean-Francois H., Julien B., Francois B., Jean-Paul T., Pascal V.

2 Résumé

2.1 Photo-multiplicateurs

En théorie 2500 PM sont dispo ?

• Déterminer le nombre de PM disponibles, testes et utilisables -> Julien

2.2 Câblage

• Terminé mi-décembre (Andree) + teste par Pascal C.

• ventillo et senseurs pour la partie sécurité installes avant la fin de l’année par le LAPP • mis janvier début des tests possible dans la caméra -> suivit par François

2.3 Électronique

• tiroirs ok • gestrig ok • carte trigger testées • time stamp : maitre-esclave non testées -> Patrick

• tests avec le central trigger a envisager a la fin des tests de la caméra (avril ?) prendre contact Heidelberg -> PV • L2 : finir le câblage du module de 20 tiroirs -> Andree + François • Statut du L2 reste a déterminer, réunion a organiser -> Patrick

2.4 Informatique Online

• Environnement n1n9 maîtrise (Richard), n1n40, n1n41 basse priorité • DMA reste a tester -> JFH + Mathieu • control trigger opérationnel • zora fonctionne a 500 Hz sera optimise dans la caméra -> Mathieu • Bridge ? dernier pont non mappe. Contacter Mrs CES -> JFH • GBit ? -> Richard todo • Multiprocesseur ? -> Richard todo • update du fireware du premier CPU -> François + Pascal 2.4.1 Big

• pilotage HV par tiroir ok • commande trigger transmises a Emilie en cours • commande vers zora en développement • Aucune commande L2 pour le moment - todo (réunion de janvier) • Calibration des DAQ = 1 minute • problème de dérive de la largeur des pedestaux a étudier -> Jean-Paul + François + Mathieu • TODO : gestion des alim.

2.4.2 Emilie • interface avec driver ok • commandes gestrig via Bigd : trigger soft etc .. • TODO : Tester les données, DMA ? JFH + Mathieu 2.4.3 Zora • problème critique de lecture d’événements incomplets évoque par Mathieu • programmation en IO • lecture 500 Hz crete Suite du développement -> Nicolas + Mathieu + JFH

2.5 Informatique Offline

• Contrôler interface avec Emilie en cours -> Emmanuel • Question : envisager une automatisation des tests ? Question de Mathieu a régler début janvier

2.6 Environnement de test

• sources : Led + lumière blanche ok • TODO : gestion du générateur de pulses de calibrage - soft a faire - Personne TbD (réunion de janvier) • protection de la caméra en test a organiser : François + Pascal. • tests : Aldee, François

3 Urgence

• Interface trigger -> Emmanuel

4 Point critique

• DMA -> JFH • GBit -> Richard • Bridge -> JFH • MultiCPU -> Richard • Récupération d’erreurs par Zora -> Mathieu + Patrick

5 Dates essentielles

• début des tests possible dans la caméra : mi-décembre • départ de la caméra fin avril • HDR de JP le 10 décembre • Prochaine réunion : 15 janvier