Orders

Table des matières

1 Introduction 1

2 Exemple Mail 1

1 Introduction

Contact Mr Janssens (or Mme Boisgard).

They treat big size purchase orders else they wait for a batch from US and take into. In any case, we need to phone them and ask them for a devis then for delays.

François JANSSENS
Ingénieur Commercial
Département Réseaux & Télécoms
Téléphone : +33 (0)1 41 22 10 06
Mobile : +33 (0)6 08 75 57 18
Télécopie : +33 (0)1 41 22 10 01
Courriel : francois.janssens@elexo.fr

Assistante Commerciale : Catherine BOISGARD
Téléphone : +33 (0) 1 41 22 10 09
Courriel : catherine.boisgard@elexo.fr

Société Elexo
20 Rue de Billancourt, 92100 Boulogne
Site web : www.elexo.fr

2 Exemple Mail

Objet : Modules SFP + Carte optique

Bonjour,

Je vous avais contactes voici quelques mois pour l’achat de 3 puis 2
modules SFP, puis pour un devis. Cette fois-ci, je vous contacte pour un
devis en vue d’une commande tres probable.

Nous serions interesses par 3 modules SFP identiques a notre precedente
commande, a savoir : IMC 808-39010 SFP cuivre 1 Gbps modele mono-vitesse
(1250 Mbps) avec interface SERDES, connecteur RJ45, distance 100m max, RoHS.

En plus, nous sommes interesses par 3 exemplaires similaire mais en
version optique. Pour information, le module optique de reference que
nous utilisons est un Finisar FTLF8519P2BNL-ES. Nous en cherchons donc
des modeles equivalents.

Enfin, si vous pouvez egalement nous procurer une carte PCI-express
ethernet 1Gb optique dual-port Intel Gigabit EF (ref E1G42EF) a l’unite,
nous serions interesses a ce qu’un exemplaire figure sur le devis. Si
vous n’etes pas en mesure de proposer ce produit au detail, merci de
nous rediriger vers un detaillant qui pourrait nous fournir, si vous en
connaissez.
Merci par avance !
Bonne journee,

Here is the cost estimation.