2011/10/24

Contents

1 Meeting 2011-10-24 1 1.1 État des lieux (Vincent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 LibLDA v2.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1 Meeting 2011-10-24

1.1 État des lieux (Vincent)

• Qu’est-ce qu’on fait avec la version actuelle, comment réduire les divergences ? • Qu’est-ce qu’on met dans la nouvelle version ?

• IPNL: demander à lyon de garder à jour la branche (bypass thradSlc, callback, buffer) • LLR ECAL: faire une branche (fonctions read/write bas niveau) • LLR DHCAL: faire une version prod (via TAG) et une version dev (masques, relecture, revue de code config) Parallélisation de l’envoie des config reste à faire. 3 Bancs de tests:

• LLR SDHCAL DIF0 + DIF ECAL: banc de test dédié à l’acquisition. • LLR ECAL FW dev3 (2 détecteurs interchangeables).

• CERN SDHCAL (déménagé à Lyon fin Novembre, test Avril) => revenir à l’USB + distribution de l’horloge via CCC/LDA/DCC/DIF.

• Prévu avec la GigaDCC. Outils de contrôle de Muriel:

• Bouton lancer un RUN ? (réponse: Configuration + start CCC) TODO:

• Prévoir des créneaux et un reset distant pour le banc CERN SDHCAL. • Demander à Guillaume de passer à la Dev3 au plus vite. • Discuter sur la politique d’affectation des ressources pour les Threads. • Demande sur le banc de test SDHCAL: Laisser en état 15 DIF, 5 DCC, 2 LDA. • Online: Dev LLR + Test LLR via standalone avant intégration XDAQ.

1.2 LibLDA v2.5

6 mois de dévellopement • 2 canaux: SLC + DAQ (l’aiguillage en sortie de LDA n’existe pas). • Proposition Service Online: Passer d’une librairie à un serveur. • Proposition Elec: ODR (2 ans) • Base de donnée (sortie de la libLDA et envoyé par SLC via XML) • Documenter la nouvelle version. • Trouver un nom.